\section{Zur Meldung von Ulrich Hoffmann über den Propeller--Chip (VD--Heft 4/2006)}

... ganz einfach, Ulli, war das bei den Transputern: Hardware und
Software gingen ineinander über. Jeder Transputer (zumindest der T800)
konnte mit vier weiteren Transputern direkt verbunden werden. Pro
Verbindung in beiden Richtungen je ein Kanal. Zweidraht. Für die
Zeitzuteilung (auf zwei Prioritätsebenen) sorgte die Hardware
(Timeslicing mit Bereitschaftsmeldungen). Übertragen wurden
(Occam--II--)Prozesse. Die Prozesse konnten auch innerhalb ein und
desselben Transputers (quasiparallel) arbeiten und übertragen werden.
Den "`Prozessen"' war es egal, ob sie in ein und demselben Transputer oder
über zwei oder mehrere Transputer liefen. Eines der Links war für die
Anbindung an den Host--Computer vorgesehen. Rolf Schöne hat erst kürzlich
auf der Nostalgie--Computer--Ausstellung in München über die
Transputer--Zeiten vorgetragen und kann mich in dem einen oder anderen
Punkt sicher verbessern.

Die auf den Prozessgedanken abgestimmte Sprache Occam war eine Marotte
von INMOS (1988). Selbstverständlich konnte man auch auf Assembler--Ebene
arbeiten. Eine PEEK-- und eine POKE--Operation luden direkt dazu ein,
"`Forth von der Pike auf"' hochzuziehen. Und die Meldung, dass der oder
jene Maschinenbefehle für den Anwender keinen Sinn habe und im
Occam--Compiler daher nicht zugelassen werde, gab (mir) den Rest: Das
Ergebnis liegt immer noch auf dem amerikanischen FTP--Server taygeta.com
(ftp://taygeta.com/pub/forth/compilers/native/dos/transputer/ ...) . Ich
habe es damals (ab 1993) großspurig F--TP 1.00 genannt. Große Erwartungen
--- Great Expectations!. Dass keiner auf den Gedanken kam, damit etwas zu
machen, hat mich enttäuscht, zeitweise sogar an Forth zweifeln lassen.
Dass in gewissen Abständen in de.comp.lang.forth immer wieder mal einer
auftaucht, der nach einem Forth--System für Transputer sucht und "`keines
finden kann"', macht die Situation, in welcher man sich mit Forth
befindet, nur noch absurder. Übrigens kann man sich in Sachen
Transputer--Forth auch zu Marcel Hendrix durchgoogeln. Und bei
taygeta.com liegt auch Turbo--Forth, ein weiteres Kapitel zum Thema
"`Forth und die mangelnde Akzeptanz"'. Dass jeder einzelne Transputer
einen ausgewachsenen Gleitkomma--Teil hatte, bleibe nur so dahinerwähnt.

\hfill Fred Behringer
