\section{Forth antik: Stackprozessoren}

\parpic[r]{\includegraphics[width=0.5\columnwidth]{2007-02/Novix2}}Liebe Forth Freunde,

Rafael Deliano war so freundlich, Photos von Stack--Prozessoren aus der Geschichte des Forth zur Verfügung zu stellen. Sie sind nun auf unserer Website in der Galerie in einem eigens dafür eingerichteten Photoalbum zu sehen: \url{http://www.forth-ev.de/} und im Menü \emph{Photos} anklicken. Wir sind nun auf der Suche nach weiteren Photos. Wenn ihr solche habt oder machen könntet oder wisst, wen wir ansprechen könnten, um weitere zu bekommen, teilt es bitte der Redaktion mit. Viel Vergnügen beim Stöbern. 

\hfill Michael
