\section{Forth antik: Stackprozessoren}

Hallo.

Schaut mal hier:\\
\begin{small}
 \url{http://www.forth-ev.de/staticpages/index.php/forth}
\end{small}
 
Habe folgendes ergänzt im Abschnit \emph{Das Programmiersystem Forth}, weil so ganz ohne historischen Hinweis schien mir das nicht so gut:

\glqq\ldots Eine moderne Anwendung für Forth ist das Konzept der Open Firmware (IEEE-1275).

Forth wurde 1969 von Charles Moore entworfen. Es verbreitete sich rasch unter Mikroprozessor-Programmierern. Diese zunächst noch informelle Forth--Gesellschaft brachte ihre Anregungen ein in die entstehende Forth Interest Group (fig). So wurde 1977 ein erster Standard formuliert, das Forth--77, und die FIG (Forth Interest Group) gab modellhaft Implementationen für verschiedene Prozessortypen heraus --- das legendäre fig-Forth. Viele Forth--Systeme für neuere Prozessoren sind aus dem fig--Forth hervorgegangen.

Inzwischen wurde Forth als American National Standard formuliert, dem die Forth--Systeme nun oft entsprechen --- DPANS. Eine Übersicht über die Entwicklung ist im Forth Familiy--Tree von Anton Ertl, TU Wien, zu sehen. \grqq\ldots


Ok, so? 

\hfill Michael
