\section{amforth User's Manual ist erschienen}

Karl Lunt, Bothell, WA USA, hat Ende September 2007 ein User Manual zum amforth veröffentlich auf der Basis der Version 2.3. Darin beschreibt er im Detail, wie die amforth--Musterfassung für eigene Zielplattformen angepasst werden kann. Er benutzte dazu in seiner Windowsumgebung die freie Software von Atmel, das AVRStudio4.

Er hat das Dokument verfasst, um Mattias' Arbeit am amforth zu unterstützen. Lunt fand, es sei ein \emph{exzellentes Forth} geworden und es bereite Vergnügen, damit zu arbeiten. Und er hat nun für die, die neu im amforth sind und etwas Unterstützung darin gebrauchen könnten, es den eigenen Bedürfnissen anzupassen, seine Erkenntnisse in dem Manual festgehalten. Lunt schrieb das Dokument mit OpenOffice 2.1 (\url{www.openoffice.org}), damit es dem GNU-Projekt hinzufügt werden kann, um amforth zu noch weiterer Verbreitung zu verhelfen. Dabei hat Karl Lunte es ausdrücklich erlaubt, dass sein User's Manual von anderen Autoren erweitert wird.

\begin{small}
\url{http://amforth.sourceforge.net/amforth-userguide.pdf}
\end{small}\\
\hspace*{\fill}englisch, 14 Seiten PDF

\hfill Viele Grüße, Michael
