% Fred Behringer
% Gehaltvolles Vijgeblaadje 65
% $Revision: $
% Content-Encoding: UTF-8

\documentclass{article}

\usepackage{german}
\usepackage{multicol}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{url}

% \begin{document}
%\title{Gehaltvolles}
%\author{\emph{zusammengestellt und übertragen von} Fred Behringer}
%\maketitle*

\section[Vijgeblaadje Nr.\ 65]{VIJGEBLAADJE der HCC Forth--gebruikersgroep, Niederlande\\ 
Nr.\ 65, Dezember 2007}

\begin{multicols}{2}

\subsection{Renesas' M16C leert Forth ---
Albert van der Horst}
Der ganze Artikel wurde vom Rezensenten übersetzt und kann im vorliegenden VD--Heft in deutscher Fassung gelesen werden (Seite \pageref{m16c}). 

\subsection{Mededeling van het bestuur --- Redactie}

Die Jahresversammlung der Forth--gebruikersgroep wird fortan nicht mehr im April, sondern im Februar stattfinden.  

\subsection{One Laptop per Child --- Redactie}

OLPC (One Laptop Per Child) läuft seit einigen Jahren. Interessant: 1 Gigabyte Flash als Diskette. 200 Dollar für Entwicklungsländer, 400 Dollar für \emph{reiche} Länder. Mitch Bradley hat das BIOS gemacht. Dieses Open--Firmware--BIOS ist ein erweitertes Forth (das also gleich nach dem Einschalten des Rechners sofort zur Verfügung steht. Mehr unter
\url{http://wiki.laptop.org/go/Open_Firmware} und \url{http://wiki.laptop.org/go/FORTH}.

Frage des Rezensenten (an die Open--BIOS--Spezialisten unter uns): Gibt es eine Möglichkeit, dieses BIOS zeitweilig (so wie bei Zeichensätzen), vielleicht anstelle eines Schatten--BIOS, in meinen Rechner zu schalten? Am liebsten über einen Bootmanager (bei mir XFDISK).
\end{multicols}

%\end{document}
