\section{Googelt mal wieder nach \emph{forth}}

Googelt mal wieder nach \emph{forth} - was man da so alles findet :-)


\centerline{\url{http://www.forth.gr/}}\medskip

\hfil\includegraphics[width=0.6\columnwidth]{2008-03/phaistos-disc_pieces}
\medskip

Die Scheibe von Phaistos wurde 1908 bei den Ruinen des frühen Minoischen Palastes von Phaistos auf Kreta, Griechenland, gefunden. Sie stammt vermutlich aus dem 17.\ Jahrhundert vor Christus. Angefertigt aus Ton misst sie 16cm im Durchmesser und ist 2cm dick. Sie gilt als das älteste erhaltene Druckerzeugnis der Menschheit. Ihre Inschrift ist bisher nicht entziffert und daher eine besondere Herausforderung an die Wissenschaft. Darum hat das FORTH--Institut in Hellas (The Foundation for Research and Technology --- Hellas) sie als Wappen angenommen. Leider ist deren Onassis--Foundation noch nicht auf uns, die Forth--Gesellschaft, aufmerksam geworden.

\hspace*{\fill}Michael



