\vspace{-1ex}
\section{Traurig aber wahr...}

Neulich in der mail. Dirk fragte:
\vspace{-1ex}
\begin{quote}
   \emph{Open Firmware is essentially a specification for a largely machine-
independent BIOS based on ANS Forth...}
\vspace{-1ex}

Weisst Du, ob in den neuen Apple--Computern dieses BIOS immer noch existiert?
\end{quote}
\vspace{-1ex}

Ich wusste es nicht, aber Ulli:
\vspace{-1ex}
\begin{quote}
   Nein - Intel-Macs haben einen Intel EFI-Boot-Loader und OpenBoot wird
nicht mehr verwendet :-(   
\end{quote}
\vspace{-1ex}

(\url{http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Firmware})

Wirklich jammerschade. \hfill (mka)

