\section{FET-Pro430 Lite und CamelForth auf dem Experimenter Board}

Übrigens gibt es bei Elprotronic [1] ein gut gelungenes Tool, um die MCUs von TI, auch unser FRAM im MSP430FR5739, zu laden, zu verifizieren, auszulesen, das kostenlose FET-Pro430 Lite. Damit ist es ganz leicht, das CF430FRexp in das Experimenter Board von TI zu schreiben, benutze einfach AUTO PROG dazu. 

Das Image dieser CamelForth-Version heißt CF430FRexp.a43 und liegt im Repository der Forth-Gesellschaft. Diese Datei enthält das Image im Intel-Hex-Format. Viel Vergnügen. \hfill mk

{}[1] \url{http://www.elprotronic.com/}
{}[2] \url{http://www.forth-ev.de/repos/CF430FR/CF430FRexp.a43}

