\section{Forth - ein etwas ausgefallenes Programmiersystem}

\glqq{}Ein etwas ausgefallenes, aber sehr effizientes Programmier- und
Testsystem (für den MSP430 von \mbox{Texas} Instruments) ist FORTH. Neben
einigen OpenSource-FORTH-Projekten gibt es ein sehr gutes
professionelles FORTH-Entwicklungssystem, Swift-X. Es verwendet die
Umgekehrte Polnische Notation (UPN).\grqq{}

Aus dem Kreis der Forth--Gesellschaft kann diese Bemerkung in Wikipedia sicher nicht
stammen. Uns wäre nicht eingefallen, die Bezeichnung \glqq{}etwas ausgefallen\grqq{}
zu verwenden.

Aber die Bemerkung an sich geht in die richtige Richtung. Könnte es
nicht sein, dass diesmal gelingt, was beim R8C vor einigen Jahren auf
der Strecke blieb, nämlich beim experimentier- und bastelfreudigen Volk
stärkeres Interesse für Forth zu wecken? Auf der Forth-Tagung im Kloster
Beukenhof (in der Nähe von Tilburg und s'Hertogenbosch in den
Niederlanden) hat jedenfalls dieses Fast-Geschenk namens LaunchPad von
Texas Instruments, nicht zuletzt dank der emsigen Bemühungen von Michael
Kalus, großen Zuspruch erhalten: Im E-Mail-Verteiler der
LaunchPad-Erwerber (aus Deutschland, Österreich, den Niederlanden und
Großbritannien) sind 22 Adressaten aufgeführt. (Weiteres im Artikel von
Michael im vorliegenden Heft.)

\hfill Fred Behringer